Nihat Genç hayatını kaybetti

MDM

Gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Ankara Gazi Hastanesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Ankara Gazi Hastanesi’nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Genç'in hayatını kaybettiğini Genç'in Veryansın TV'deki çalışma arkadaşı Erdem Atay, duyurdu. Atay, sosyal medya hesabından, "Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu" ifadelerini kullandı.

Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.